\doxysection{test.\+c File Reference}
\hypertarget{test_8c}{}\label{test_8c}\index{test.c@{test.c}}
{\ttfamily \#include "{}config.\+h"{}}\newline
{\ttfamily \#include $<$errno.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdio.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdlib.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$string.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include "{}file.\+h"{}}\newline
\doxysubsubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int \mbox{\hyperlink{test_8c_a840291bc02cba5474a4cb46a9b9566fe}{main}} (void)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Function Documentation}
\Hypertarget{test_8c_a840291bc02cba5474a4cb46a9b9566fe}\index{test.c@{test.c}!main@{main}}
\index{main@{main}!test.c@{test.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{main()}{main()}}
{\footnotesize\ttfamily \label{test_8c_a840291bc02cba5474a4cb46a9b9566fe} 
int main (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{}{}\end{DoxyParamCaption})}



Definition at line \mbox{\hyperlink{test_8c_source_l00008}{8}} of file \mbox{\hyperlink{test_8c_source}{test.\+c}}.

